LIBRARY GLFW.DLL

EXPORTS
glfwBroadcastCond@4
glfwCloseWindow@0
glfwCreateCond@0
glfwCreateMutex@0
glfwCreateThread@8
glfwDestroyCond@4
glfwDestroyMutex@4
glfwDestroyThread@4
glfwDisable@4
glfwEnable@4
glfwExtensionSupported@4
glfwFreeImage@4
glfwGetDesktopMode@4
glfwGetGLVersion@12
glfwGetJoystickButtons@12
glfwGetJoystickParam@8
glfwGetJoystickPos@12
glfwGetKey@4
glfwGetMouseButton@4
glfwGetMousePos@8
glfwGetMouseWheel@0
glfwGetNumberOfProcessors@0
glfwGetProcAddress@4
glfwGetThreadID@0
glfwGetTime@0
glfwGetVersion@12
glfwGetVideoModes@8
glfwGetWindowParam@4
glfwGetWindowSize@8
glfwIconifyWindow@0
glfwInit@0
glfwLoadMemoryTexture2D@12
glfwLoadTexture2D@8
glfwLoadTextureImage2D@8
glfwLockMutex@4
glfwOpenWindow@36
glfwOpenWindowHint@8
glfwPollEvents@0
glfwReadImage@12
glfwReadMemoryImage@16
glfwRestoreWindow@0
glfwSetCharCallback@4
glfwSetKeyCallback@4
glfwSetMouseButtonCallback@4
glfwSetMousePos@8
glfwSetMousePosCallback@4
glfwSetMouseWheel@4
glfwSetMouseWheelCallback@4
glfwSetTime@8
glfwSetWindowCloseCallback@4
glfwSetWindowRefreshCallback@4
glfwSetWindowPos@8
glfwSetWindowSize@8
glfwSetWindowSizeCallback@4
glfwSetWindowTitle@4
glfwSignalCond@4
glfwSleep@8
glfwSwapBuffers@0
glfwSwapInterval@4
glfwTerminate@0
glfwUnlockMutex@4
glfwWaitCond@16
glfwWaitEvents@0
glfwWaitThread@8
